【使用ガイド】OSR対応ファームウェアの書き込み手順

事前準備

PC：Windows

ケーブル：USB Type-C

ブラウザ：Google Chrome 推奨

復元ツールURL：https://miraplay.fun/tool/index.html

注意：

本ファームウェアは標準OSR（ESP32 30ピン基板・TempestMax原設計の配線方式）にのみ対応しています。

操作手順

OSRデバイス と PC をUSB Type-Cで接続します。

Chromeで書き込みツール（上記URL）を開きます。

Baudrateは既定値 115200 のままでOKです。［Connect］をクリックするとシリアル接続ダイアログが表示されます。

MiraBotが接続されているポート（例：COM8）を選択し、ダイアログの［Connect］を押します。

5. 接続に成功したら、Device Typeでお持ちの機種（SR6／OSR2+）を選び、［START］をクリック。

画面下部の Terminal Output にインストールログが流れます。

進捗が 100% になれば完了です。

6.［Disconnect］をクリックし、USBケーブルを取り外します。

動作確認（書き込み後のテスト）

MiraPlay AiO を起動し、アカウントにログインします。

初回利用時はデバイス一覧が空です。画面下の**「デバイスを追加」**をタップして追加画面へ進みます。

デバイス（MiraBot）本体の電源を入れ、近くのデバイスを検索します。

検出されると 「利用可能なデバイス」 に表示されます。

機種名は MiraBot S6（SR6系）／MiraBot S2+（OSR2+系） と表示されます。

一覧から対象をタップして接続します。

3. マイ → 動作テスト を開きます。画面上のスライダーが各可動軸に対応しています。

4. 各スライダーを操作し、それぞれの方向が正常に動作することを確認してください。

5. 表示される軸数は機種により異なります：

S6：6軸（ツイスト含む）

S2+：4軸（ツイスト含む）

初期姿勢の確認（水平出し）

電源投入直後の初期位置で、左右のアームが同じ水平面になっているかを確認してください。

ずれている場合は、マイ → アーム初期設定 を開き、各軸の初期値（既定 1500）を基準に ＋／− で微調整してください。

＋／− はそれぞれ時計回り／反時計回りの微調整です。

よくある注意点

復元が進まない場合：

USBポート（COMポート）が正しく選択されているか確認

別のUSBポート／ケーブルに変更

デバイスを再起動して再接続

進捗100%後にMiraPlay AiOのが使えない場合、Discordで状況をご報告ください。

Discord参加はこちら。

The post 【使用ガイド】OSR対応ファームウェアの書き込み手順 appeared first on MiraBotX - ミラボット・エックス.