MiraBot専用ファームウェア復元ツール（MiraBot Firmware Restore Tool）リリース

MiraBotの公式ファームウェアに自分で戻せる、DIY向けの復元ツールを公開しました。

背景

一部ユーザーより、他社／別版ファームウェアを書き込んだ後に、MiraBotの出荷時（公式）ファームウェアへ戻せないとの声をいただいていました。
MiraBotユーザーの“自由に試す・元に戻す”を妨げないため、ご自身でかんたんに復元できるツールを用意しました。

使い方

手順は「【使用ガイド】MiraBot専用ファームウェア復元ツール」をご参照ください。

ご注意

初期出荷分の一部では、復元後に最新の MiraPlay 機能が有効化されない場合があります。該当時は、機体のQRコードまたはご注文番号を添えて、サポート宛にメールでご連絡ください。バックエンド側でデバイス状態を更新し、解決いたします。
連絡先：service@mirabotx.co.jp

本ツールで提供する MiraBot公式ファームウェアはMiraBot専用です。他社製OSRデバイスには対応していません。OSRデバイスにはOSR互換版ファームウェアをご利用ください。

不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
MiraBotチームは、自由度と安心感の両立をこれからも支えていきます。

The post MiraBot専用ファームウェア復元ツール（MiraBot Firmware Restore Tool）リリース appeared first on MiraBotX - ミラボット・エックス.