MiraPlay AiO v1.4.0 をリリースしました！

皆さんこんにちは。
今回 MiraPlay AiO v1.4.0 を公開しました。本バージョンでは、特に MFP・FapTap・VaM など 単軸Funscriptを利用する OSR ユーザーに役立つ新機能を大幅に追加しています。

まずは主なアップデート内容をご紹介します ⇩

✨ MiraPlay AiO 1.4.0 の新機能

1. マルチアシスト機能（有線 OSR モード）

単軸スクリプトを使用しながら、マルチアクションを付与できる新機能です。

OSR を有線接続している状態（例：MFP や FapTap など単軸スクリプト使用時）で、

MiraPlay AiO → ジェスチャー連動 → 多軸補助

をオンにするだけで動作します。

この機能では：

単軸スクリプトの Stroke をそのまま保持

スマホのジェスチャーで Roll / Pitch / Twist を手動追加

単軸スクリプトでも多軸のような動きが可能

古いFunscriptでも一気に動きが豊かになり没入感が向上

SR6 / OSR2+ をお使いの方で、マルチ軸スクリプトが無い場合に特に便利です。

2. UDP モーション送信（VaM・上級者向け）

スマホのジャイロによる OSR の動作データを、任意のホストへ リアルタイム送信できるようになりました。

操作手順：
MiraPlay AiO → ジェスチャー操作 → UDP 接続

接続先の IP とポート を入力すると、以下のデータが送信されます：

Roll = スマホのロール角

Pitch = スマホのピッチ角

Twist = スマホのヨー角（回転）

Stroke = スマホの動きの速度から自動算出

■ VaM との連携例

VaM 側では BusDriver などのプラグインを使い、
キャラクターのボディにバインドすることでリアルタイム制御が可能になります。

これによって例えば：

スマホで VaM キャラを直接操作

実際の動きと OSR の動作を同期

VR＋OSR のハイブリッド操作シーン

など、様々な遊び方が広がります。

🔧 改善点 & 不具合修正

✔ 動画のプレイリスト改善

UI がより使いやすくなり、動画切替もスムーズに。

✔ VR メニューが自動で消えない問題を修正

VR 動画視聴時の操作性が向上しました。

✔ マニュアル操作の再整理

旧「手動操作スライダー」は設定 → 動作テスト に移動しました。

✔ UI テキストの調整

📦 MiraPlay AiO でできること

初心者の方に向けて、主要機能をあらためてご紹介すると：

■ ビデオ同期プレイヤー

2D / 3D / VR + Funscript 同期再生対応

■ カスタム動作

プリセット10種類＋完全カスタム可能

■ ジェスチャー操作

スマホのジャイロで OSR をリアルタイム制御

■ リモートプレイ

簡単な P2P で遠隔操作が可能

どれも直感的に使える機能です。詳細ガイドは後日公開予定です。

📥 MiraPlay AiO の入手方法

以下からダウンロードできます：

App Store（iOS）

Google Play（Android）

利用できない場合、公式サイトより APK（Google Play版と同一） をダウンロードできます：

公式サイト：
https://mirabotx.co.jp/

⚠ 注意（OSR2 / SR6 ユーザー向け）

MiraBot 以外の OSR2 / SR6 を使用する場合は、アプリと正しく接続するために MiraBot 用ファームウェアを書き込む必要があります。

ファームウェア書き込みツール：
https://miraplay.fun/tool/index.html

以上、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。

The post MiraPlay AiO v1.4.0 をリリースしました！ appeared first on MiraBotX - ミラボット・エックス.